groomed width

0 20 40 60 80 100 120 140 160 310 × mathrm d lambda T mathrm d p

N^2 mathrm d T mathrm d N / mathrm d p 1

CMS Pythia 6.428 370 Pythia 6.428 373 Pythia 6.428 374 Pythia 6.428 375 Pythia 6.428 381 Pythia 6.428 382

13000 GeV pp Jets

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 2.2M events ≥ Rivet 3.1.10,

CMS_2021_I1920187

(CMS jet substructure) 1_1 λ Groomed width

0 0.5 1 groomed width

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1