[rad]

rm min rm 3j ϕΔ

1−10

1

10

210

[a.u.]

rm min rm 3j ϕΔ dN/d

CMS Pythia 6.428 370 Pythia 6.428 default Pythia 8.308 default

13000 GeV pp Jets

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 2.6M events ≥ Rivet 3.1.10,

CMS_2021_I1932460

(jj) (CMS 4-jets) ϕΔ

0 1 2 3 [rad]

rm min rm 3j ϕΔ

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1