chN

0.5

1

1.5

2

2.5

[GeV]

〉 _T p〈

ATLAS Herwig++ 2.7.1 default Herwig++ 2.7.1 UE-EE-5 Herwig 7.2.1 default

900 GeV pp Soft QCD

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 1.9M events ≥ Rivet 3.1.10,

ATLAS_2010_S8591806

> 0.5 GeV) T | < 2.5, p η > 0, | ch (N _{ch} vs N T Average p

0 20 40 60 chN

1

Ratio to ATLAS

2

0.5

2

0.5

1