[GeV]

T EΣ

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10

1

10

210

]^{-1} [mb,GeV T /dsum E σd

UA1 Herwig 7.2.1 default Pythia 8.308 default

200 GeV ppbar Soft QCD