[GeV]

T p^-Ξ

6−10

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10

1

-1 (GeV) T ) dN/dp NSD (1/N

CMS Herwig 7.1.6 default Pythia 8.308 default Pythia 8.308 vincia-default

900 GeV pp NSD

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 400k events≥

Rivet 3.1.10,

CMS_2011_S8978280

) (NSD, |y| < 2)

-Ξ(pT

0 2 4 6 [GeV]

T p^-Ξ

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1