n

5−10

4−10

3−10

2−10

1−10

1 nP

CMS Herwig 7.1.6 default Pythia 8.308 default

900 GeV pp NSD

mcplots.cern.ch [arXiv:1306.3436] 400k events≥

Rivet 3.1.10,

CMS_2011_S8884919

-all) η (cms2011-

Charged multiplicity

0 10 20 30 40 n

1

Ratio to CMS

2

0.5

2

0.5

1