[Rad] } tbar{t ϕΔ

4−10

3−10

2−10

1−10

1

10

[pb/Rad]

}}_{jets} cdot N

tbar{t

ϕΔ {^2d fidσ^2d d

ATLAS Herwig 7.2.1 default Pythia 6.428 370 Pythia 8.308 default Sherpa 2.2.0 default

13000 GeV pp